
IF !DEFINED_startup
	defc	DEFINED_startup = 1
	defc startup = 1
	IFNDEF startup
	ENDIF
ENDIF


IF !DEFINED_CRT_ORG_CODE 
	defc	DEFINED_CRT_ORG_CODE  = 1
	defc CRT_ORG_CODE  = 0x8184
	IFNDEF CRT_ORG_CODE 
	ENDIF
ENDIF


IF !DEFINED_CLIB_MALLOC_HEAP_SIZE 
	defc	DEFINED_CLIB_MALLOC_HEAP_SIZE  = 1
	defc CLIB_MALLOC_HEAP_SIZE  = 0
	IFNDEF CLIB_MALLOC_HEAP_SIZE 
	ENDIF
ENDIF


IF !DEFINED_CLIB_OPT_PRINTF
	defc	DEFINED_CLIB_OPT_PRINTF = 1
	defc CLIB_OPT_PRINTF = 0x600
	IFNDEF CLIB_OPT_PRINTF
	ENDIF
ENDIF


IF !DEFINED_CLIB_OPT_PRINTF_2
	defc	DEFINED_CLIB_OPT_PRINTF_2 = 1
	defc CLIB_OPT_PRINTF_2 = 0
	IFNDEF CLIB_OPT_PRINTF_2
	ENDIF
ENDIF

