
IF !DEFINED_CONSOLE_COLUMNS
	defc	DEFINED_CONSOLE_COLUMNS = 1
	defc CONSOLE_COLUMNS = 40
	IFNDEF CONSOLE_COLUMNS
	ENDIF
ENDIF


IF !DEFINED_CONSOLE_ROWS
	defc	DEFINED_CONSOLE_ROWS = 1
	defc CONSOLE_ROWS = 24
	IFNDEF CONSOLE_ROWS
	ENDIF
ENDIF


IF !DEFINED_startup
	defc	DEFINED_startup = 1
	defc startup = 1
	IFNDEF startup
	ENDIF
ENDIF


IF !DEFINED_CLIB_MALLOC_HEAP_SIZE 
	defc	DEFINED_CLIB_MALLOC_HEAP_SIZE  = 1
	defc CLIB_MALLOC_HEAP_SIZE  = 0
	IFNDEF CLIB_MALLOC_HEAP_SIZE 
	ENDIF
ENDIF


IF !DEFINED_CRT_printf_format
	defc	DEFINED_CRT_printf_format = 1
	defc CRT_printf_format = 0x00000600
ELSE
	UNDEFINE temp_printf_format
	defc temp_printf_format = CRT_printf_format
	UNDEFINE CRT_printf_format
	defc CRT_printf_format = temp_printf_format | 0x00000600
ENDIF


IF !NEED_printf
	DEFINE	NEED_printf
ENDIF

