
IF !DEFINED_CONSOLE_COLUMNS
	defc	DEFINED_CONSOLE_COLUMNS = 1
	defc CONSOLE_COLUMNS = 40
	IFNDEF CONSOLE_COLUMNS
	ENDIF
ENDIF


IF !DEFINED_CONSOLE_ROWS
	defc	DEFINED_CONSOLE_ROWS = 1
	defc CONSOLE_ROWS = 24
	IFNDEF CONSOLE_ROWS
	ENDIF
ENDIF


IF !DEFINED_graphics
	defc	DEFINED_graphics = 1
	defc graphics = 0
	IFNDEF graphics
	ENDIF
ENDIF

